%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Les questions et le barème sont :
% écrits par Louis Paternault (https://snt.ababsurdo.fr)
% publiés sous licence Creative Commons by-sa 4.0.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% Pour compiler :
%$ lualatex $basename

\documentclass[11pt]{article}

\usepackage{2526-pablo}
\usepackage{2526-pablo-paternault}

\usepackage[
  a5paper,
  headsep=3mm,
  margin=7mm,
  includehead,
]{geometry}

\usepackage{2526-pablo-header}
\fancyhead[L]{\textsc{Snt > Cartographie > Enjeux}}
\fancyhead[R]{\textsc{Méridien}}

\usepackage{numprint}

\usepackage{podcast}

\begin{document}

\begin{consignes}{Décrivez l'histoire du choix du méridien de référence.}
    \item Quels problèmes pose le fait d'avoir \emph{plusieurs méridiens de référence}, comme c'était le cas lors de la rédaction de l'Encyclopédie ?
    %\item Quels ont été les deux méridiens de référence utilisés par les géographes français ?
    \item Pour quelle raison était-il important de pouvoir connaître la longitude ?
    \item Pourquoi était-il difficile de connaître cette longitude ?
    \item Comment un chronomètre, ou montre de marine, pouvait-elle aider à résoudre ce problème ? Pourquoi n'étaient-ils pas fiables ?
    \item Quel est le méridien de référence actuel ? Quand, et pour quelles raisons, a-t-il été chois ?
\end{consignes}

\pagebreak

\begin{extrait}{\textbf{%
      Diderot, D'Alembert et Jaucourt,
      \emph{Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers}.
      1751-1772.%
  }}{\url{https://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/article/v10-1046-1/}}
    C'est une chose purement arbitraire de prendre tel ou tel méridien pour premier méridien ; aussi le premier méridien a-t-il été fixé différemment par différens auteurs en différentes nations ; \& en différens tems ; ce qui a été une source de confusion dans la Géographie.

    \ellipse

    Quelques uns prirent pour premier méridien, celui qui passe par l'île S. Nicolas, près du cap-Verd ; Hondius, celui de l'île de Saint-Jacques ; d'autres, celui de l'île du Corbeau, l'une des Açores.
    Les derniers géographes, \& sur-tout les Hollandois, l'ont placé au pic de Ténériffe ; d'autres, à l'île de Palme, qui est encore une des Canaries ; \& enfin, les François l'ont placé par ordre de Louis XIII. à l'ile de Fer, qui est aussi une des Canaries.

    \ellipse

    Il seroit sans doute plus sûr \& plus commode de prendre pour point fixe un lieu plus connu, \& dont la position fût mieux constatée \ellipse.
\end{extrait}

\vfill

\begin{extrait}{\textbf{%
      Article \emph{Longitude} de Wikipédia en français,
      par les contributeurs et contributrices de Wikipédia.
    }}{\url{https://fr.wikipedia.org/wiki/Longitude}}

    [Le méridien de Greenwich] est désormais utilisé comme méridien de référence [depuis 1884]. Son équivalent français, le méridien de Paris \ellipse, fut alors abandonné \ellipse. Il fut jugé également inférieur à celui de Greenwich. En effet, l'observatoire de Greenwich, proche de la Tamise, était spécialisé dans le contrôle des montres de marine alors que le transport de ces montres par diligence entre l'Observatoire de Paris et les ports les déréglait quelque peu.

La mesure de la longitude est fondamentale pour la navigation, elle donne la position est-ouest du navire et permet de le situer sur les cartes. La recherche de la meilleure technique pour son calcul fut donc l'une des plus acharnées et importantes du XVIIIe siècle.

\ellipse

    La plus simple consiste à déterminer la différence entre l'heure (solaire) locale et l'heure (solaire) d'un méridien de référence. Mais pour exécuter ce calcul, il faut connaître l'heure précise au méridien de référence et l'heure locale exacte.
\ellipse
Le défi était donc de réussir à fabriquer une horloge suffisamment précise, dont la période serait indépendante du lieu géographique et pourrait supporter les aléas d'un voyage sur toutes les mers du globe.
\end{extrait}

\end{document}
